Review von Requirements Specification Vers. 1.3

Organizational Aspects:

ProjectName: Light 32 4 Authors: Kronenburg Status: ready

Remarks:

• Declaration/Constants von ReqSpec Room:

{ Konstanten T U2 und T U11 fehlen { T U3a und T U4a zu T U3a zusammengefaßt { T U5 doppelt verwendet { bei T U7 light level statt light scene { T 16 doppelt vorhanden { T 2 doppelt verwendet; erstes in T 2OL umbenennen, zweites in T 2MD umbenennen { T NF4a besagt dasselbe wie T NF1a → konkretisieren auf motion detector { T NF4b fehlt • Formalization von ReqSpec Room:

{ bei \delImp fehlt häufig das \leq { U1, U2: T {U1} durch T U1 ersetzen { U4: TU4a durch T U3a ersetzen { U5i/ii: TU5i und TU5 durch T U5i bzw. T U5ii ersetzen { U16i/ii: T {U16} ersetzen durch T U16 • Declaration/Constants von ReqSpec Office:

{ T U14 dreimal angegeben • Formalization von ReqSpec Office:

{ U12: T durch T 12 ersetzen

{ U14ii: PatternInst falsch → keine Instanziierung • ReqSpec Hallway:

{ Argumente streichen • Declaration/Predicates von ReqSpec Hallway:

{ hallwayOccupied1 und hallwayOccupied2 ersetzen durch hallwayOccupied • Declaration/Constants von ReqSpec Hallway:

{ TU19 ersetzen durch T U19 { T NF3 fehlt • Formalization von ReqSpec Hallway:

{ U19i/ii: TU19 ersetzen durch T U19 { NF3: senorFault ersetzen durch outDoorSensorFault • ReqSpec ControlSystem fehlt mit der geeigneten Instanziierung