Review von Requirements Specification Vers. 1.4/Teil 2

Organizational Aspects:

ProjectName: Light 32 4 Authors: Gotzhein, Kronenburg, Peper Status: ready

Remarks:

ffl Als CustomerReq eine Vereinheitlichung von (Reaktions-)Zeiten vor-

schlagen!

ffl Können Relationen zwischen einzelnen Zeiten aufgestellt werden? Falls

ja, sollten diese angegeben werden.

ffl Müssen bestimmte Zeiten klein genug gewählt werden? Falls es be-

stimmte Schranken gibt, sollten diese angegeben werden.

ffl Gibt es Prioritäten zwischen einzelnen Anforderungen, z.B. zwischen

U5 und U3, so sollten diese angegeben werden (in einer möglichst kompakten Form).

ffl Die Behandlung der Lichtszenen und des ambientLight sollte in drei

Schritten erfolgen: define/chose/apply. Ins application knowledge aufnehmen.

ffl Überprüfen, ob Needs U6-U10 formalisiert werden können? ffl Es muß eine genaue Klärung der Begriffe lightScene und ambientLight-

Level erfolgen ! in application knowledge festhalten. Diese sollte ein Vorschlag für eine Definition sein, die dem Kunden vorgelegt wird.

ffl Bei U14i/ii/iii in Comment darauf hinweisen, daß hier mehr steht als

in der Problembeschreibung. Nachfragen, ob die angegebenen Sachen so vom Kunden beabsichtigt sind.

ffl Bei U18 in CustomerReq angeben, daß Need U18 nicht erfüllt werden

kann. Comment auch in CustomerReq aufnehmen.

ffl Definition von nearHallwayDoor überarbeiten.

ffl Kunden bei FM1 fragen, was damit genau gemeint ist: Verfeinerung

von U12, d.h. die Berechnung wird konkretisiert oder ist die angegebene Umsetzung die beabsichtigte Anforderung.

ffl Es gibt eine mögliche Wechselbeziehung zwischen FM2 und U18. Eine

Präferenz U18 ¿ FM2 würde eine einfachere Definition von occupied erlauben.

ffl Bei FM6 klären, was genau unter lightOff zu verstehen ist. Begriff auf

Größen aus der Umwelt abbilden.

ffl Bemerkung aus dem ersten Teil des Reviews zu NF1 als Vorschlag für

den Kunden übernehmen.

ffl Bei NF2 Kunden fragen, ob default und standard dasselbe bedeuten. ffl Bemerkung aus dem ersten Teil des Reviews zu NF4 übernehmen. ffl Kommentar am Anfang der Dokuments erlauben, der z.B. die Einlei-

tung aus der Problembeschreibung sein könnte.

ffl Bei der Projektion für den Kunden, sollten die Deklarationen wegfallen. ffl lightOff als Prädikat in ReqSpec Room zweimal angegeben. ffl Referenzen zu NFx beziehen sich auf das falsche Kapitel.