Document Decomposition Part 2, Version 1

Process : Group Formalization, Iteration 1

Responsible Person: M. Kronenburg Job Assigment:

ffl Facility manager needs for heating control (FMHs) ffl Non-functional needs for heating control (NFHs) ffl Operation modes ffl Environment description for light control